Ergänzung zur Quantenmechanik

W. Muschik

WS 06/07

PSfrag replacements

Abbildung 1: Ergebnis einer Messung in Abhängigkeit des einfallenden Zustandes. Bei sechs möglichen Merkmalen ergeben sich acht unterschiedliche Wege.